-- Poslední konec 15min intervalu s efektivní OTE cenou pro site (dynamický horizont plánu).

create or replace function ems.fn_last_effective_ote(p_site_id int)
returns timestamptz
language sql
stable
as $$
  select max(interval_end)
  from ems.vw_site_effective_price
  where site_id = p_site_id
    and effective_buy_price_czk_kwh is not null
    and effective_sell_price_czk_kwh is not null;
$$;

comment on function ems.fn_last_effective_ote(int) is
  'Nejvzdálenější konec intervalu s efektivní nákupní i prodejní cenou (OTE přes vw_site_effective_price).
   Používá planning_engine pro dynamický horizont – jen reálná data, bez predikce.';


-- Konec horizontu pro LP: min(konec OTE, from + max_h), NULL pokud je k dispozici méně než min_h dat.

create or replace function ems.fn_planning_horizon_end(
  p_site_id int,
  p_horizon_from timestamptz,
  p_max_hours numeric default 36,
  p_min_hours numeric default 1
)
returns timestamptz
language plpgsql
stable
as $fn$
declare
  v_last timestamptz;
  v_cap timestamptz;
  v_min_end timestamptz;
begin
  v_last := ems.fn_last_effective_ote(p_site_id);
  if v_last is null then
    return null;
  end if;
  v_cap := least(v_last, p_horizon_from + p_max_hours * interval '1 hour');
  v_min_end := p_horizon_from + p_min_hours * interval '1 hour';
  if v_cap < v_min_end then
    return null;
  end if;
  return v_cap;
end;
$fn$;

comment on function ems.fn_planning_horizon_end(int, timestamptz, numeric, numeric) is
  'Konec plánovacího okna: min(poslední OTE interval, p_horizon_from + p_max_hours). NULL pokud OTE končí dřív než p_min_hours od p_horizon_from (rolling se přeskočí). Výchozí strop 36 h, min 1 h – měnit přes volitelné argumenty nebo novou verzi funkce.';
