-- Explicitní flag pro řízení odpojení GEN portu (mikroinvertory / AC coupling) v daném slotu.
-- Použito hlavně u BA81: při záporné výkupní ceně a očekávaném přebytku nechceme exportovat, takže solver může zvolit cut-off.

alter table ems.planning_interval
    add column if not exists deye_gen_cutoff_enabled boolean;

comment on column ems.planning_interval.deye_gen_cutoff_enabled is
'True = v daném slotu odpojit GEN port (MI export cutoff) přes Deye reg 179 bits0–1.
NULL = lokalita / instalace GEN cut-off nepoužívá nebo flag není relevantní.';

