-- Plánovač: zpoždění hluboké relaxace SoC až do okna před prvním extrémně záporným nákupem (15min sloty).

ALTER TABLE ems.asset_battery
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS planner_discharge_relax_prewindow_slots integer;

COMMENT ON COLUMN ems.asset_battery.planner_discharge_relax_prewindow_slots IS
  'Počet 15min slotů před prvním effective_sell < 0 (nebo před extrémním buy, pokud sell nikde není záporný); '
  'viz také V061. NULL = 8.';

UPDATE ems.asset_battery
SET planner_discharge_relax_prewindow_slots = 8
WHERE planner_discharge_relax_prewindow_slots IS NULL;
