-- Zapnutí/vypnutí střídače pro sběr telemetrie a plánování (JOIN s endpointem zůstává nutný).
ALTER TABLE ems.asset_inverter
ADD COLUMN IF NOT EXISTS active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true;

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.active IS 'Pokud false, střídač se přeskočí při sběru telemetrie a plánování.';
