-- Fyzický režim Deye u záznamů journalu (PASSIVE / SELL / CHARGE)

ALTER TABLE ems.modbus_command
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS deye_physical_mode TEXT;

COMMENT ON COLUMN ems.modbus_command.deye_physical_mode IS
'Fyzický režim Deye při zápisu: PASSIVE / SELL / CHARGE.
Slouží pro audit a analýzu přepínání režimů.';
