-- Metadata pro řidší zápis Deye: čas 62–64 (max 1× za minutu Prahy), TOU 3–6 (1× denně + při změně profilu)

ALTER TABLE ems.asset_inverter
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS deye_last_system_time_sync_minute TIMESTAMPTZ,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS deye_last_tou_inactive_write_prague_date DATE,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS deye_tou_inactive_signature TEXT;

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_last_system_time_sync_minute IS
'UTC okamžik začátku minuty Europe/Prague, pro kterou byl naposledy EMS úspěšně zapsán čas invertoru (reg 62–64). Při exportu ve stejné minutě se 62–64 přeskočí.';

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_last_tou_inactive_write_prague_date IS
'Kalendářní datum v Europe/Prague posledního zápisu neaktivních TOU řádků 3–6 (slot index 2…5).';

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_tou_inactive_signature IS
'Podpis parametrů neaktivních řádků (HHMM|reserve_soc|tp_discharge_w); při změně se TOU 3–6 zapíše okamžitě i mimo denní cyklus.';
