-- EMS: provozní význam min_soc (paralelní packy), home-01 bump, popis podpisu TOU 3–6

COMMENT ON COLUMN ems.asset_battery.min_soc_percent IS
'Nejnižší SoC v % pro plán (LP) a runtime clamp telemetrie. U více paralelních stringů držet nad holým BMS minimem kvůli nevyvážení — doporučeno 11–12 % místo těsných 10 %.';

UPDATE ems.asset_battery ab
SET min_soc_percent = 12.00
FROM ems.site s
WHERE ab.site_id = s.id
  AND s.code = 'home-01'
  AND ab.min_soc_percent = 10.00;

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_tou_inactive_signature IS
'Podpis neaktivních TOU řádků 3–6: HHMM|min_soc_pct|reserve_soc_pct|tp_discharge_w (Europe/Prague metadata); při změně se řádky zapíší znovu.';
