alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_terminal_soc_value_factor numeric not null default 0.9;

comment on column ems.asset_battery.planner_terminal_soc_value_factor is
'Váha terminal SoC shadow price v LP solveru.
0 = solver nemá motivaci držet energii v baterii na konci horizontu (agresivnější arbitráž / vybití).
1 = odpovídá ~průměrné nákupní ceně (konzervativní držení energie).
Používá se v backend/services/planning_engine.py (terminal_soc_kcz_per_wh).';

