-- Tesla Model Y 2025 Standard RWD (LFP): kapacita ~62.5 kWh (v seedu bylo 75 =
-- hodnota LR varianty) a default cíl 100 % — LFP chemie pravidelné nabití na
-- 100 % vyžaduje (balancování), žádná degradační penalizace jako u NMC.
-- Kapacita vstupuje do energy_needed (target − soc) × kWh a do EV usage stats.

update ems.asset_vehicle
  set battery_capacity_kwh = 62.5,
      default_target_soc_pct = 100,
      notes = coalesce(notes, '') || ' [2026-06-12: LFP 62.5 kWh, cíl 100 % (balancování).]'
  where code = 'tesla-my'
    and site_id = (select id from ems.site where code = 'home-01');
