-- Parametry pro denní „safety charge“ (měkké LP penalizace) a kotvu rolling replanu.

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_daytime_charge_target_enabled boolean not null default true;

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_night_baseload_buffer_percent numeric not null default 20;

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_daytime_charge_price_quantile numeric not null default 0.70;

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_charge_commitment_penalty_czk_kwh numeric not null default 0.20;

comment on column ems.asset_battery.planner_daytime_charge_target_enabled is
  'Zapíná SQL/LP měkké denní cíle SoC (safety) z fn_load_planning_slots_full; ne tvrdé allow_charge masky.';

comment on column ems.asset_battery.planner_night_baseload_buffer_percent is
  'Procentní přirážka k odhadu nočního baseload Wh (20 = +20 % k night_baseload_target_wh).';

comment on column ems.asset_battery.planner_daytime_charge_price_quantile is
  'Rezervováno pro budoucí výběr „drahých“ oken z cenové distribuce; v1 se v LP nepoužívá.';

comment on column ems.asset_battery.planner_charge_commitment_penalty_czk_kwh is
  'Koeficient měkké penalizace (Kč/kWh krátkého nedodržení) proti předchozímu plánu při rolling replanu.';
