-- EMS: two-tier SoC semantics (DB comments), restore arbitrage floor after V026 tuning,
--      planning_interval solver inputs, baseline load forecast accuracy tracking.

-- Semantics: min_soc = absolute LP floor; reserve_soc = economic / export discharge floor
COMMENT ON COLUMN ems.asset_battery.min_soc_percent IS
'Minimální SoC v % – tvrdá spodní mez v LP (ochrana packu / BMS).';
COMMENT ON COLUMN ems.asset_battery.reserve_soc_percent IS
'Ekonomická podlaha v %: pod ní solver neplánuje „nadbytečné“ vybíjení související s exportem (MILP); nadřazuje se min_soc_percent.';

-- Obnovit rezervu 20 % tam, kde V026 sladila ekonomiku na reserve=10 společně s degradací 0.15
UPDATE ems.asset_battery
SET reserve_soc_percent = 20.00
WHERE reserve_soc_percent = 10.00
  AND degradation_cost_czk_kwh = 0.1500;

ALTER TABLE ems.planning_interval
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS load_baseline_w INT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS pv_a_forecast_raw_w INT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS pv_b_forecast_raw_w INT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS pv_a_forecast_solver_w INT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS pv_b_forecast_solver_w INT;

COMMENT ON COLUMN ems.planning_interval.load_baseline_w IS
'Bazální spotřeba (W) vstupující do LP pro tento slot (stats DOW+hodina / fallback).';
COMMENT ON COLUMN ems.planning_interval.pv_a_forecast_raw_w IS
'FVE pole A – výkon z DB před rolling korekcí forecastu.';
COMMENT ON COLUMN ems.planning_interval.pv_b_forecast_raw_w IS
'FVE pole B – výkon z DB před rolling korekcí forecastu.';
COMMENT ON COLUMN ems.planning_interval.pv_a_forecast_solver_w IS
'FVE pole A – výkon po korekci (vstup do solve_dispatch).';
COMMENT ON COLUMN ems.planning_interval.pv_b_forecast_solver_w IS
'FVE pole B – výkon po korekci (vstup do solve_dispatch).';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ems.baseline_load_forecast_accuracy (
    site_id               INT NOT NULL REFERENCES ems.site(id),
    interval_start        TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    planning_run_id       INT NOT NULL REFERENCES ems.planning_run(id),
    forecast_baseline_w   INT,
    actual_baseline_w      INT,
    error_w               INT,
    error_pct             NUMERIC(8,4),
    lead_time_hours       NUMERIC(6,2),
    filled_at             TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (site_id, interval_start)
);

COMMENT ON TABLE ems.baseline_load_forecast_accuracy IS
'Zpětná kontrola: plánovaný bazální výkon vs. skutečnost (load - EV - TČ za 15min z auditu).';
COMMENT ON COLUMN ems.baseline_load_forecast_accuracy.forecast_baseline_w     IS 'Vstup z planning_interval při uložení plánu.';
COMMENT ON COLUMN ems.baseline_load_forecast_accuracy.actual_baseline_w        IS 'Skutečný bazál W (shodná definice jako fn_update_baseline_stats).';
COMMENT ON COLUMN ems.baseline_load_forecast_accuracy.lead_time_hours         IS 'Hodiny mezi created_at plánu a začátkem intervalu.';

