-- Čas posledního zápisu nebo „drift OK“ kontroly hodin Deye (62–64); periodický re-sync i při malém driftu

ALTER TABLE ems.asset_inverter
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS deye_last_system_time_sync_at TIMESTAMPTZ;

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_last_system_time_sync_at IS
'Okamžik posledního úspěšného zápisu 62–64 (FC 0x10). Slouží k periodickému re-syncu každých 24h i při malém driftu; při přeskočení zápisu (malý drift) se sloupec nemění.';

COMMENT ON COLUMN ems.asset_inverter.deye_last_system_time_sync_minute IS
'UTC začátek pražské minuty posledního úspěšného zápisu 62–64. Doplňuje se při zápisu času; rozhodování o řidším syncu je v aplikaci (drift + deye_last_system_time_sync_at).';
