-- Volitelné flagy pro vyloučení „škrcených“ slotů z učení PV delty (fáze 2 plánu kalibrace).
-- Plní collector podle režimu / registrů (145/179 apod.); dokud NULL, R__022 je ignoruje.

ALTER TABLE ems.telemetry_inverter
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS is_export_limited boolean NULL,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS pv_derating_flags int NULL;

COMMENT ON COLUMN ems.telemetry_inverter.is_export_limited IS
'TRUE = interval indikuje omezení exportu / odpojení GEN (např. cut-off mikroinvertorů); fn_fill_forecast_accuracy může vyloučit slot z učení.';

COMMENT ON COLUMN ems.telemetry_inverter.pv_derating_flags IS
'Bitová maska nebo enum z režimu střídače (derating); <> 0 může vést k vyloučení slotu z učení delty.';
