-- =============================================================
-- R__vw_telemetry_15m_7d.sql
-- EMS Platform – telemetrie střídače po 15 min (dashboard sloty)
-- Repeatable migration – jedna aktuální definice view
-- =============================================================
-- Zdroj: continuous aggregate ems.telemetry_inverter_15m (V039).
-- security_invoker=false: PostgREST ems_anon čte bez GRANT na podkladový CA.

CREATE OR REPLACE VIEW ems.vw_telemetry_15m_7d
WITH (security_invoker = false)
AS
SELECT *
FROM ems.telemetry_inverter_15m
WHERE slot_start >= now() - INTERVAL '7 days'
ORDER BY slot_start DESC;

COMMENT ON VIEW ems.vw_telemetry_15m_7d IS
'Telemetrie střídače po 15 min za 7 dní (zdroj: telemetry_inverter_15m).
security_invoker=false: čtení přes PostgREST role ems_anon bez GRANT na podkladový CA.';
