-- Denní SoC bezpečnostní rampa ve v2: deficit pod safety_soc_target_wh
-- (R__063: rampa reserve→reserve+noční potřeba, 6–19 h) platí za každý slot
-- "nájem" = buy_cena × faktor. Ráno tak baterie nejdřív dotáhne na ~reserve
-- (KV1/BA81 30 %) a teprve pak prodává — nenadálý odběr/mrak nekupuje za
-- draho ze sítě. Extrémní sell špička smí deficit racionálně podstoupit.
-- 0 = vypnuto; default 0.05 (deficit 1 kWh držený 4 h při buy 6 Kč ≈ 4.8 Kč).

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_safety_soc_risk_factor numeric(5, 3)
    not null default 0.05;

comment on column ems.asset_battery.planner_safety_soc_risk_factor is
'v2: podíl buy ceny účtovaný za KAŽDÝ 15min slot deficitu pod safety_soc_target_wh (denní rampa z R__063). Ocenění rizika nenadálého odběru při slabé predikci. 0 = vypnuto.';
