-- buy_margin_percent: spot režim používá asymetrický faktor (R__011 fn_effective_buy_price).
comment on column ems.site_market_config.buy_margin_percent is
  'Procentní nákupní marže za režimu spot: při kladné buy_raw složka OTE ×(1+p/100); při záporné ×(1−p/100); buy_margin_fixed_czk se jen přičte. Za režimu FIXED stále fix + (uzavřená energická složka × p/100).';
