-- PV-risk front-load: prémie za držení energie DŘÍV uvnitř okna sell<0.
-- Solver je k načasování nabíjení v neg okně jinak indiferentní (PV je zdarma
-- kdykoliv) — odložené nabití ale spoléhá na predikci (večerní mrak = drahý
-- nákup). Malá prémie (Kč/kWh/slot) rozbije indiferenci směrem k "nabít plným
-- výkonem hned" (v1 rampa), ale nikdy nepřebije skutečné ceny.
-- 0.01 → držení 1 kWh o 6 h dřív = 0.24 Kč; 0 = vypnuto.

alter table ems.asset_battery
  add column if not exists planner_pv_risk_frontload_czk_kwh numeric(6, 4)
    not null default 0.01;

comment on column ems.asset_battery.planner_pv_risk_frontload_czk_kwh is
'v2: prémie za držení energie dřív v okně sell<0 (Kč za kWh a 15min slot). Ocenění rizika chyby PV predikce — front-load nabíjení. 0 = vypnuto.';
