-- WB2 (ev-charger-2, home-01) jde mimo EMS: dle dotačních podmínek ho bude
-- řídit elektroměr (samostatné měřené odběrné místo). Deaktivace v EMS:
-- endpoint disabled (žádný poll ani zápis — uvolní RS485 bránu 172.16.1.16)
-- + schedulable=false (solver/exporter ignorují).
--
-- ZPĚTNÁ AKTIVACE (až bude WB2 zase pod EMS):
--   update ems.site_endpoint set enabled = true
--     where id = (select endpoint_id from ems.asset_ev_charger
--                 where code = 'ev-charger-2');
--   update ems.asset_ev_charger set schedulable = true
--     where code = 'ev-charger-2';

update ems.site_endpoint e
  set enabled = false,
      notes = coalesce(e.notes, '') || ' [deaktivováno V105 — řízení elektroměrem dle dotace; reaktivace viz komentář migrace]'
  where e.id = (
    select ec.endpoint_id from ems.asset_ev_charger ec
    join ems.site s on s.id = ec.site_id
    where s.code = 'home-01' and ec.code = 'ev-charger-2'
  );

update ems.asset_ev_charger ec
  set schedulable = false
  where ec.code = 'ev-charger-2'
    and ec.site_id = (select id from ems.site where code = 'home-01');
